Q: 2m Band
A: UKW 144-146 MHz Primär exklusiv

Q: 70 cm Band
A: UKW; 430-440 MHz Primär
439.1 ist senderseitig Schluss

Q: 20m Band
A: KW 14,000-14,350 MHz Primär exklusiv
DX-Band

Q: 40m Band
A: KW 7,000-7,100 MHz Primär exklusiv
KW 7,100-7,200 MHz Sekundär

Q: 10m Band
A: KW; 28,000-29,700 MHz Primär exklusiv
(oberstes Kurzwellenband)

Q: 15m Band
A: KW; 21,000-21,450 MHz Primär exklusiv

Q: 160m Band
A: KW 1,800-1,950 MHz sekundär

Q: 6m Band
A: KW; 50,0-52,0 MHz sekundär

Q: 80m Band
A: KW; 3,500-3,800 MHz Primär